\chapter{Обзор сходных информационных систем}

Изучение предметной области дало следующие требования к внедряемой информационной системе:

\begin{enumerate}
 \item Информационная система должна быть написана на языке PHP и использовать базу данных MySQL в качестве хранилища данных.
 \item ИС должна быть бесплатной.
 \item ИС должна поддерживать управление событиями.
 \item В ИС должна быть предусмотрена эскалация привилегий, распространяемая на события.
\end{enumerate}

Дополнительно были выдвинуты следующие специальные требования:

\begin{enumerate}
 \item ИС должна поддерживать Unicode, чтобы не возникло проблем с кириллицей и совместимостью кодировок.
 \item ИС должна использовать WYSIWYG редактор.
 \item ИС должна иметь русскоязычный интерфейс.
 \item ИС должна иметь средства для представления календаря мероприятий в электронном и печатном видах.
 \item Среднее время загрузки страницы не должно превышать 5 секунд.
\end{enumerate}

По данным критериям было отобрано три программных продукта:

\begin{enumerate}
\item Tiki Wiki CMS Groupware
\item Midgard CMS
\item Sitellite CMS
\end{enumerate}

\begin{tabular}[ht]{cccc}
\textbf{Критерий} & \textbf{Tiki Wiki Groupware} & \textbf{Midgard} & \textbf{Sitellite} \\
Наличие русскоязычного интерфейса & неполон & да & нет\\
Возможность представления & да & да & нет \\
календаря мероприятий & & & \\
 в электронном виде & & & \\
Возможность представления & ограниченная\footnote{Электронный вид календаря можно настроить так, чтобы при печати он вмещался в лист A4.} & нет & нет\\
 календаря мероприятий & & & \\
 в печатном виде & & & \\
Время генерации страниц, сек\footnote{Базовая конфигурация, среднее значение из 5 попыток} & $6,4$ & $8,2$ & $4,8$\\
\end{tabular} 

\subsection{Выводы}
Ни одна из рассмотренных ИС не удовлетворила предъявленные требования. Было принято решение о разработке собственной системы.
